Cierran temporalmente tramo de la Autopista Nacional

La Comisión Provincial de Seguridad Vial de Artemisa informó acerca del cierre temporal de un tramo de la Autopista Nacional Pinar del Río-La Habana. La clausura está relacionada con el grave deterioro en que se encuentra el trayecto del puente sobre el Aliviadero de la presa Maurín, entre los kilómetros del 5 al 7. De […]