Se agudiza la crisis del agua en La Habana: anuncian falla en conductora Palatino

Aumenta la crisis de agua en La Habana tras el anuncio en las últimas horas de una falla en la conductora de Palatino. Más detalles de inmediato. La Empresa Aguas de La Habana informó este miércoles una nueva afectación en el abastecimiento de agua a raíz de la rotura de motores en la conductora Palatino, […]