Actualización de Aguas de La Habana sobre el restablecimiento del servicio

La Empresa Aguas de La Habana ha informado sobre las labores de recuperación del suministro de agua en varias zonas de la capital cubana, tras problemas eléctricos que afectaron sus fuentes de abasto. Aunque el sistema comenzó a reactivarse, aún persisten dificultades en algunas áreas. El abasto de Paso Seco fue energizado en la tarde […]